\hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo}{}\section{B\+Measure\+Api\+::Calibrate\+Info Class Reference}
\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo}\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}


{\ttfamily \#include $<$B\+Measure\+D.\+h$>$}

\subsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
static const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aa0d57615de13338853949612a399319c}{get\+Members}} ()
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\textbf{ B\+U\+Int32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aaef69a653bc59e9d1db43cedb50b648a}{stage}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Stage to run. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float64} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_ae27cec691021a63f42ee0a6eb2a0b3ba}{calibrate\+Frequency}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The Awg frequency for calibration. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float64} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a769fc7548b6ea3f97ab37f82c13b69b3}{calibrate\+Amplitude}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The Awg amplitude for calibration. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float64} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a445fe2d1fb42b9c82144ba33a8a6cac8}{calibrate\+Time}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Number of seconds to calibrate over (synced to multiple A\+WG cycles) \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float64} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a831bcbe6fd1837166cef9b3bf895bcf3}{value}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Target/\+Set Value. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aa0d57615de13338853949612a399319c}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aa0d57615de13338853949612a399319c}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!getMembers@{getMembers}}
\index{getMembers@{getMembers}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{getMembers()}{getMembers()}}
{\footnotesize\ttfamily const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::get\+Members (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [static]}}



\subsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a769fc7548b6ea3f97ab37f82c13b69b3}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a769fc7548b6ea3f97ab37f82c13b69b3}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!calibrateAmplitude@{calibrateAmplitude}}
\index{calibrateAmplitude@{calibrateAmplitude}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{calibrateAmplitude}{calibrateAmplitude}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float64} B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::calibrate\+Amplitude}



The Awg amplitude for calibration. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_ae27cec691021a63f42ee0a6eb2a0b3ba}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_ae27cec691021a63f42ee0a6eb2a0b3ba}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!calibrateFrequency@{calibrateFrequency}}
\index{calibrateFrequency@{calibrateFrequency}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{calibrateFrequency}{calibrateFrequency}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float64} B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::calibrate\+Frequency}



The Awg frequency for calibration. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a445fe2d1fb42b9c82144ba33a8a6cac8}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a445fe2d1fb42b9c82144ba33a8a6cac8}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!calibrateTime@{calibrateTime}}
\index{calibrateTime@{calibrateTime}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{calibrateTime}{calibrateTime}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float64} B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::calibrate\+Time}



Number of seconds to calibrate over (synced to multiple A\+WG cycles) 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aaef69a653bc59e9d1db43cedb50b648a}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_aaef69a653bc59e9d1db43cedb50b648a}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!stage@{stage}}
\index{stage@{stage}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{stage}{stage}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int32} B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::stage}



Stage to run. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a831bcbe6fd1837166cef9b3bf895bcf3}\label{classBMeasureApi_1_1CalibrateInfo_a831bcbe6fd1837166cef9b3bf895bcf3}} 
\index{BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}!value@{value}}
\index{value@{value}!BMeasureApi::CalibrateInfo@{BMeasureApi::CalibrateInfo}}
\subsubsection{\texorpdfstring{value}{value}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float64} B\+Measure\+Api\+::\+Calibrate\+Info\+::value}



Target/\+Set Value. 



The documentation for this class was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8h}{B\+Measure\+D.\+h}}\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8cpp}{B\+Measure\+D.\+cpp}}\end{DoxyCompactItemize}
