\hypertarget{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice}{}\section{B\+Measure\+Api\+::B\+Measure\+Unit\+Device Class Reference}
\label{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice}\index{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}}


{\ttfamily \#include $<$B\+Measure\+Unit.\+h$>$}

\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a78ef5de7c70be242ea12eedb3e425751}{B\+Measure\+Unit\+Device}} (\textbf{ B\+String} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a6ac48cc99176c1adfe990dc5db342a54}{serial\+Number}}=\char`\"{}\char`\"{}, \textbf{ B\+String} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_abf6ef7fbcecc7da1e11445ad56935829}{device}}=\char`\"{}\char`\"{})
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\textbf{ B\+String} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a6ac48cc99176c1adfe990dc5db342a54}{serial\+Number}}
\item 
\textbf{ B\+String} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_abf6ef7fbcecc7da1e11445ad56935829}{device}}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Constructor \& Destructor Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a78ef5de7c70be242ea12eedb3e425751}\label{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a78ef5de7c70be242ea12eedb3e425751}} 
\index{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}!BMeasureUnitDevice@{BMeasureUnitDevice}}
\index{BMeasureUnitDevice@{BMeasureUnitDevice}!BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}}
\subsubsection{\texorpdfstring{BMeasureUnitDevice()}{BMeasureUnitDevice()}}
{\footnotesize\ttfamily B\+Measure\+Api\+::\+B\+Measure\+Unit\+Device\+::\+B\+Measure\+Unit\+Device (\begin{DoxyParamCaption}\item[{\textbf{ B\+String}}]{serial\+Number = {\ttfamily \char`\"{}\char`\"{}},  }\item[{\textbf{ B\+String}}]{device = {\ttfamily \char`\"{}\char`\"{}} }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [inline]}}



\subsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_abf6ef7fbcecc7da1e11445ad56935829}\label{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_abf6ef7fbcecc7da1e11445ad56935829}} 
\index{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}!device@{device}}
\index{device@{device}!BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}}
\subsubsection{\texorpdfstring{device}{device}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+String} B\+Measure\+Api\+::\+B\+Measure\+Unit\+Device\+::device}

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a6ac48cc99176c1adfe990dc5db342a54}\label{classBMeasureApi_1_1BMeasureUnitDevice_a6ac48cc99176c1adfe990dc5db342a54}} 
\index{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}!serialNumber@{serialNumber}}
\index{serialNumber@{serialNumber}!BMeasureApi::BMeasureUnitDevice@{BMeasureApi::BMeasureUnitDevice}}
\subsubsection{\texorpdfstring{serialNumber}{serialNumber}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+String} B\+Measure\+Api\+::\+B\+Measure\+Unit\+Device\+::serial\+Number}



The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureUnit_8h}{B\+Measure\+Unit.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
