\hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig}{}\section{B\+Measure\+Api\+::Awg\+Config Class Reference}
\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig}\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}


{\ttfamily \#include $<$B\+Measure\+D.\+h$>$}

\subsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
static const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ac41bdf6cafd276b072dc1409aaf34faf}{get\+Members}} ()
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_a2110e2f11bbd7cc7d0c40182ea6a6948}{Waveform}} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a01d5da2032d343597bbfd5025916911c}{waveform}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The waveform. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_aaaf882732695ab67da6e06e6ed8088e8}{Awg\+Output}} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ad10336bb77978c6ee5216ba85764d59e}{output}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The output channels. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+U\+Int8} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a00431e12907caa1d496ecb2e3b546c39}{spare}} \mbox{[}2\mbox{]}
\item 
\textbf{ B\+Float32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_af3b4766cb22ec6f95763ae10492d4a87}{frequency}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The frequency. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a7678bf792af3cdad6a90c16b026d3583}{amplitude}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The peak amplitude in Volts. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_abea29210256b53c6cf8d69a3e88e001e}{offset}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The DC offset in volts. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a9ef8c4e612fc7d0b836f1b41c116f10f}{duty}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The Duty cycle in \%. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+U\+Int32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a0cc0c9fec703aae00a4c092eca0ebe8d}{num\+Samples}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em The number of samples when using arbitary waveforms. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ac41bdf6cafd276b072dc1409aaf34faf}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ac41bdf6cafd276b072dc1409aaf34faf}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!getMembers@{getMembers}}
\index{getMembers@{getMembers}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{getMembers()}{getMembers()}}
{\footnotesize\ttfamily const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::get\+Members (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [static]}}



\subsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a7678bf792af3cdad6a90c16b026d3583}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a7678bf792af3cdad6a90c16b026d3583}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!amplitude@{amplitude}}
\index{amplitude@{amplitude}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{amplitude}{amplitude}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float32} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::amplitude}



The peak amplitude in Volts. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a9ef8c4e612fc7d0b836f1b41c116f10f}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a9ef8c4e612fc7d0b836f1b41c116f10f}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!duty@{duty}}
\index{duty@{duty}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{duty}{duty}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float32} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::duty}



The Duty cycle in \%. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_af3b4766cb22ec6f95763ae10492d4a87}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_af3b4766cb22ec6f95763ae10492d4a87}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!frequency@{frequency}}
\index{frequency@{frequency}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{frequency}{frequency}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float32} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::frequency}



The frequency. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a0cc0c9fec703aae00a4c092eca0ebe8d}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a0cc0c9fec703aae00a4c092eca0ebe8d}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!numSamples@{numSamples}}
\index{numSamples@{numSamples}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{numSamples}{numSamples}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int32} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::num\+Samples}



The number of samples when using arbitary waveforms. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_abea29210256b53c6cf8d69a3e88e001e}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_abea29210256b53c6cf8d69a3e88e001e}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!offset@{offset}}
\index{offset@{offset}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{offset}{offset}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float32} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::offset}



The DC offset in volts. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ad10336bb77978c6ee5216ba85764d59e}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_ad10336bb77978c6ee5216ba85764d59e}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!output@{output}}
\index{output@{output}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{output}{output}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_aaaf882732695ab67da6e06e6ed8088e8}{Awg\+Output}} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::output}



The output channels. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a00431e12907caa1d496ecb2e3b546c39}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a00431e12907caa1d496ecb2e3b546c39}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!spare@{spare}}
\index{spare@{spare}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{spare}{spare}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int8} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::spare\mbox{[}2\mbox{]}}

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a01d5da2032d343597bbfd5025916911c}\label{classBMeasureApi_1_1AwgConfig_a01d5da2032d343597bbfd5025916911c}} 
\index{BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}!waveform@{waveform}}
\index{waveform@{waveform}!BMeasureApi::AwgConfig@{BMeasureApi::AwgConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{waveform}{waveform}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_a2110e2f11bbd7cc7d0c40182ea6a6948}{Waveform}} B\+Measure\+Api\+::\+Awg\+Config\+::waveform}



The waveform. 



The documentation for this class was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8h}{B\+Measure\+D.\+h}}\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8cpp}{B\+Measure\+D.\+cpp}}\end{DoxyCompactItemize}
