\hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig}{}\section{B\+Measure\+Api\+::Alarm\+Config Class Reference}
\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig}\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}


{\ttfamily \#include $<$B\+Measure\+D.\+h$>$}

\subsection*{Static Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
static const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_ab6fc2a04b24bcad23fc5483dd1adc002}{get\+Members}} ()
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_a8972e5fac6cd5c864d29d7f2f69e496d}{Alarm\+Mode}} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a5c8e8dc55a8cb630af07776086dc5fb9}{mode}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Alarm mode. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+U\+Int8} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a55e4ad70a9e39e2cb9c329280d7b9f2b}{channel}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Alarm channel. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+U\+Int8} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_abf48c0191daea1a807f0f206e0e642ad}{output}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Alarm output bitset. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+U\+Int8} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_adae8be8da63191c25ea6a78652bca15a}{output\+Channel}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Alarm output channel. \end{DoxyCompactList}\item 
\textbf{ B\+Float32} \mbox{\hyperlink{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_aeb48c8bd636d3e30191fc9a7a86041ab}{level}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Alarm level. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Member Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_ab6fc2a04b24bcad23fc5483dd1adc002}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_ab6fc2a04b24bcad23fc5483dd1adc002}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!getMembers@{getMembers}}
\index{getMembers@{getMembers}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{getMembers()}{getMembers()}}
{\footnotesize\ttfamily const \textbf{ B\+Obj\+Member} $\ast$ B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::get\+Members (\begin{DoxyParamCaption}{ }\end{DoxyParamCaption})\hspace{0.3cm}{\ttfamily [static]}}



\subsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a55e4ad70a9e39e2cb9c329280d7b9f2b}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a55e4ad70a9e39e2cb9c329280d7b9f2b}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!channel@{channel}}
\index{channel@{channel}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{channel}{channel}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int8} B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::channel}



Alarm channel. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_aeb48c8bd636d3e30191fc9a7a86041ab}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_aeb48c8bd636d3e30191fc9a7a86041ab}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!level@{level}}
\index{level@{level}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{level}{level}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+Float32} B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::level}



Alarm level. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a5c8e8dc55a8cb630af07776086dc5fb9}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_a5c8e8dc55a8cb630af07776086dc5fb9}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!mode@{mode}}
\index{mode@{mode}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{mode}{mode}}
{\footnotesize\ttfamily \mbox{\hyperlink{namespaceBMeasureApi_a8972e5fac6cd5c864d29d7f2f69e496d}{Alarm\+Mode}} B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::mode}



Alarm mode. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_abf48c0191daea1a807f0f206e0e642ad}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_abf48c0191daea1a807f0f206e0e642ad}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!output@{output}}
\index{output@{output}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{output}{output}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int8} B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::output}



Alarm output bitset. 

\mbox{\Hypertarget{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_adae8be8da63191c25ea6a78652bca15a}\label{classBMeasureApi_1_1AlarmConfig_adae8be8da63191c25ea6a78652bca15a}} 
\index{BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}!outputChannel@{outputChannel}}
\index{outputChannel@{outputChannel}!BMeasureApi::AlarmConfig@{BMeasureApi::AlarmConfig}}
\subsubsection{\texorpdfstring{outputChannel}{outputChannel}}
{\footnotesize\ttfamily \textbf{ B\+U\+Int8} B\+Measure\+Api\+::\+Alarm\+Config\+::output\+Channel}



Alarm output channel. 



The documentation for this class was generated from the following files\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8h}{B\+Measure\+D.\+h}}\item 
\mbox{\hyperlink{BMeasureD_8cpp}{B\+Measure\+D.\+cpp}}\end{DoxyCompactItemize}
